
diff -r 1245c7636380 -r f1464fa10c0b misc/libopenalbridge/openalbridge.def
--- a/misc/libopenalbridge/openalbridge.def	Fri Jul 19 04:51:08 2013 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,20 +0,0 @@
-LIBRARY "openalbridge"
-EXPORTS
-	openal_init
-	openal_close
-	openal_ready
-	openal_loadfile
-	openal_playsound	
-	openal_pausesound
-	openal_stopsound
-	openal_playsound_loop
-	openal_stopsound_free
-	openal_freesound
-	openal_toggleloop
-	openal_setvolume
-	openal_setglobalvolume
-	openal_togglemute
-	openal_fade
-	openal_fadein
-	openal_fadeout
-




